\doxysection{osmo\+\_\+tlv\+\_\+prot\+\_\+ie\+\_\+def Struct Reference}
\label{structosmo__tlv__prot__ie__def}\index{osmo\_tlv\_prot\_ie\_def@{osmo\_tlv\_prot\_ie\_def}}


{\ttfamily \#include $<$tlv.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint16\+\_\+t \textbf{ min\+\_\+len}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em minimum length of IE value part, in octets \end{DoxyCompactList}\item 
const char $\ast$ \textbf{ name}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em huamn-\/readable name (optional) \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\label{structosmo__tlv__prot__ie__def_a9f9d94843bca0860f094efca2fa84b3e}} 
\index{osmo\_tlv\_prot\_ie\_def@{osmo\_tlv\_prot\_ie\_def}!min\_len@{min\_len}}
\index{min\_len@{min\_len}!osmo\_tlv\_prot\_ie\_def@{osmo\_tlv\_prot\_ie\_def}}
\doxysubsubsection{min\_len}
{\footnotesize\ttfamily uint16\+\_\+t osmo\+\_\+tlv\+\_\+prot\+\_\+ie\+\_\+def\+::min\+\_\+len}



minimum length of IE value part, in octets 



Referenced by \textbf{ osmo\+\_\+tlv\+\_\+prot\+\_\+validate\+\_\+tp()}.

\mbox{\label{structosmo__tlv__prot__ie__def_a47598cb2117111be5a7c1f046c41205d}} 
\index{osmo\_tlv\_prot\_ie\_def@{osmo\_tlv\_prot\_ie\_def}!name@{name}}
\index{name@{name}!osmo\_tlv\_prot\_ie\_def@{osmo\_tlv\_prot\_ie\_def}}
\doxysubsubsection{name}
{\footnotesize\ttfamily const char$\ast$ osmo\+\_\+tlv\+\_\+prot\+\_\+ie\+\_\+def\+::name}



huamn-\/readable name (optional) 



Referenced by \textbf{ osmo\+\_\+tlv\+\_\+prot\+\_\+ie\+\_\+name()}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
include/osmocom/gsm/\textbf{ tlv.\+h}\end{DoxyCompactItemize}
