\doxysection{osmo\+\_\+iuup\+\_\+rnl\+\_\+config\+\_\+timer Struct Reference}
\label{structosmo__iuup__rnl__config__timer}\index{osmo\_iuup\_rnl\_config\_timer@{osmo\_iuup\_rnl\_config\_timer}}


{\ttfamily \#include $<$iuup.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint32\+\_\+t \textbf{ t\+\_\+ms}
\item 
uint32\+\_\+t \textbf{ n\+\_\+max}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\label{structosmo__iuup__rnl__config__timer_a6624bfd51322beabda299d9139908189}} 
\index{osmo\_iuup\_rnl\_config\_timer@{osmo\_iuup\_rnl\_config\_timer}!n\_max@{n\_max}}
\index{n\_max@{n\_max}!osmo\_iuup\_rnl\_config\_timer@{osmo\_iuup\_rnl\_config\_timer}}
\doxysubsubsection{n\_max}
{\footnotesize\ttfamily uint32\+\_\+t osmo\+\_\+iuup\+\_\+rnl\+\_\+config\+\_\+timer\+::n\+\_\+max}



Referenced by \textbf{ iuup\+\_\+fsm\+\_\+init()}, and \textbf{ iuup\+\_\+fsm\+\_\+timer\+\_\+cb()}.

\mbox{\label{structosmo__iuup__rnl__config__timer_a85f305bcae57b8260755a5bc553c403d}} 
\index{osmo\_iuup\_rnl\_config\_timer@{osmo\_iuup\_rnl\_config\_timer}!t\_ms@{t\_ms}}
\index{t\_ms@{t\_ms}!osmo\_iuup\_rnl\_config\_timer@{osmo\_iuup\_rnl\_config\_timer}}
\doxysubsubsection{t\_ms}
{\footnotesize\ttfamily uint32\+\_\+t osmo\+\_\+iuup\+\_\+rnl\+\_\+config\+\_\+timer\+::t\+\_\+ms}



Referenced by \textbf{ retransmit\+\_\+initialization()}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
include/osmocom/gsm/\textbf{ iuup.\+h}\end{DoxyCompactItemize}
