\doxysection{gsm\+\_\+rx\+\_\+lev\+\_\+qual Struct Reference}
\label{structgsm__rx__lev__qual}\index{gsm\_rx\_lev\_qual@{gsm\_rx\_lev\_qual}}


{\ttfamily \#include $<$meas\+\_\+rep.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint8\+\_\+t \textbf{ rx\+\_\+lev}
\item 
uint8\+\_\+t \textbf{ rx\+\_\+qual}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\label{structgsm__rx__lev__qual_afa95e5f2af12baec864f9c3221191d9e}} 
\index{gsm\_rx\_lev\_qual@{gsm\_rx\_lev\_qual}!rx\_lev@{rx\_lev}}
\index{rx\_lev@{rx\_lev}!gsm\_rx\_lev\_qual@{gsm\_rx\_lev\_qual}}
\doxysubsubsection{rx\_lev}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t gsm\+\_\+rx\+\_\+lev\+\_\+qual\+::rx\+\_\+lev}



Referenced by \textbf{ gsm0858\+\_\+rsl\+\_\+ul\+\_\+meas\+\_\+enc()}.

\mbox{\label{structgsm__rx__lev__qual_a3770657b5c52c5cff3e5eb58a4be8cd7}} 
\index{gsm\_rx\_lev\_qual@{gsm\_rx\_lev\_qual}!rx\_qual@{rx\_qual}}
\index{rx\_qual@{rx\_qual}!gsm\_rx\_lev\_qual@{gsm\_rx\_lev\_qual}}
\doxysubsubsection{rx\_qual}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t gsm\+\_\+rx\+\_\+lev\+\_\+qual\+::rx\+\_\+qual}



Referenced by \textbf{ gsm0858\+\_\+rsl\+\_\+ul\+\_\+meas\+\_\+enc()}.



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
include/osmocom/gsm/\textbf{ meas\+\_\+rep.\+h}\end{DoxyCompactItemize}
