\doxysection{gsm0808\+\_\+diagnostics Struct Reference}
\label{structgsm0808__diagnostics}\index{gsm0808\_diagnostics@{gsm0808\_diagnostics}}


{\ttfamily \#include $<$gsm\+\_\+08\+\_\+08.\+h$>$}

\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint8\+\_\+t \textbf{ error\+\_\+pointer\+\_\+octet}
\item 
uint8\+\_\+t \textbf{ msg} [0]
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Field Documentation}
\mbox{\label{structgsm0808__diagnostics_a06383a074a5b25026cd69a6b2241afd8}} 
\index{gsm0808\_diagnostics@{gsm0808\_diagnostics}!error\_pointer\_octet@{error\_pointer\_octet}}
\index{error\_pointer\_octet@{error\_pointer\_octet}!gsm0808\_diagnostics@{gsm0808\_diagnostics}}
\doxysubsubsection{error\_pointer\_octet}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t gsm0808\+\_\+diagnostics\+::error\+\_\+pointer\+\_\+octet}

\mbox{\label{structgsm0808__diagnostics_ad081de61060911926cfd7fa9cc15e63b}} 
\index{gsm0808\_diagnostics@{gsm0808\_diagnostics}!msg@{msg}}
\index{msg@{msg}!gsm0808\_diagnostics@{gsm0808\_diagnostics}}
\doxysubsubsection{msg}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t gsm0808\+\_\+diagnostics\+::msg[0]}



The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
include/osmocom/gsm/protocol/\textbf{ gsm\+\_\+08\+\_\+08.\+h}\end{DoxyCompactItemize}
