\doxysection{src/core/thread.c File Reference}
\label{thread_8c}\index{src/core/thread.c@{src/core/thread.c}}
{\ttfamily \#include \char`\"{}config.\+h\char`\"{}}\newline
{\ttfamily \#include $<$unistd.\+h$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$sys/types.\+h$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$osmocom/core/thread.\+h$>$}\newline
\doxysubsection*{Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
pid\+\_\+t \textbf{ osmo\+\_\+gettid} (void)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Wrapper around Linux\textquotesingle{}s gettid() to make it easily accessible on different system versions. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
